LIBRARY

DESCRIPTION     'Fix Domino Go trailing slash bug'
 
; CODE      PRELOAD
; PROTMODE

STACKSIZE       16348
;HEAPSIZE       16348

EXPORTS
 FixSlash=FixSlash
